
%----------Glossar/Glossary-------------------------------------------------------------
\newacronym{KB}{KB}{Keyboard}
\newacronym{EMG}{EMG}{Electromyography}
\newacronym{CTS}{CTS}{Carpal Tunnel Syndrome}
\newacronym{RSI}{RSI}{Repetitive Strain Injury}
\newacronym{FRE}{FRE}{Flesch Reading Ease Score}
\newacronym{VAS}{VAS}{Visual Analog Scale}
% Mulcles alive p. 189
% Atlas of Human Anatomy p. 433
\newacronym{FDS}{FDS}{flexor digitorum superficialis}
\newacronym{FDP}{FDP}{flexor digitorum profundus}
\newacronym{ED}{ED}{extensor digitorum}
\newacronym{PBT}{PBT}{polybutylene terephthalate}
\newacronym{ABS}{ABS}{acrylonitrile butadiene styrene}
\newacronym{WRUED}{WRUED}{work related upper extremity disorders}
\newacronym{PCB}{PCB}{printed circuit board}


\newglossaryentry{cN}{
name={cN},
description={Centinewton: 1 cN $ \approx $ 1.02 g}
}
\newglossaryentry{g}{
name={g},
description={Gram: 1 g $ \approx $ 0.97 cN}
}
\newglossaryentry{gf}{
name={gf},
description={Gram-force: 1 gf = 1 g}
}
\newglossaryentry{QWERTZ}{
name={QWERTZ},
description={Keyboard layout commonly used in Germany}
}

\newglossaryentry{bottoming}{
name={bottoming out},
description={Describes the scenario when the typist does not release the key before impact with the bottom of the keyswitch is made}
}

\newglossaryentry{Topre}{
name={Topre},
description={Topre switches are keyswitches produced by the Japanese company Topre Corporation
}
